F1ยินดีต้อนรับสู่ Ubuntu!นี่คือระบบเล่นสดสำหรับ Ubuntu 16.04
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 20170801.14

รายการการช่วยเหลือ

คีย์   หัวข้อ

<F1F1>   หน้านี้, ดัชนีความช่วยเหลือ
<F2F2>   ความต้องการสำหรับการเรียก Ubuntu
<F3F3>   วิธีการบูตแบบพิเศษสำหรับการใช้งานระบบนี้
<F4F4>   วิธีการเพิ่มเติมในการบูต; การช่วยเหลือระบบที่เสียหาย
<F5F5>   ค่าพิเศษของการบูต
<F6F6>   วิธีการบูตแบบพิเศษสำหรับเครื่องแบบอื่นๆ
<F7F7>   การตั้งค่าบูตแบบพิเศษสำหรับตัวควบคุมดิสก์
<F8F8>   Special boot parameters for the bootstrap system.
<F9F9>   วิธีขอความช่วยเหลือ
<F10F10>  ลิขสิทธิ์และการรับประกัน

กด F2 ถึง F10 เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกด ESC เพื่อออกจากวิธีใช้F2ความต้องการสำหรับการติดตั้ง Ubuntuคุณต้องมี RAM อย่างน้อย 384 MB เพื่อใช้งานระบบ Ubuntu live

ระบบ live จะไม่ต้องการใช้เนื้อที่ของดิสก์ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าตรวจพบ
พาร์ทิชั่น Linux swap อยู่บนดิสก์ ก็จะนำมาใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่คำถามที่ถูกถามบ่อย ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Ubuntu
http://www.ubuntu.com/

ขอบคุณที่เลือก Ubuntu!

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F3วิธีการบูตวิธีการบูตที่สามารถใช้ได้:

ทดลองใช้ Ubuntu โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องของคุณ
  ลองใช้ระบบ live ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเลือกติดตั้งในภายหลังได้โดยใช้ไอคอน
  "ติดตั้ง" ที่อยู่บนพื้นโต๊ะ
ติดตั้ง Ubuntu
  เริ่มการติดตั้ง
ทดสอบหน่วยความจำ
  เริ่มทดสอบหน่วยความจำ

("Ubuntu" อาจจะแทนที่ชื่อของระบบปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง
นี่คือข้อความช่วยเหลือทั่วไป)

ให้ใช้วิธีบูตอย่างหนึ่งในนี้ เลือกการบูตจากเมนูด้วยปุ่มลูกศร กดปุ่ม F4
เพื่อเลือกวิธีการเริ่มทำงานและติดตั้งแบบอื่น ๆ กดปุ่ม F6 เพื่อแก้ไขค่าบูต
ถ้ากดปุ่ม F6 ซ่ำอีกครั้งจะแสดงเมนูค่าบูตที่ใช้ได้

ยกเว้นโหมดผู้เชี่ยวชาญ ข้อความที่ไม่สำคัญระหว่างการบูตจะไม่แสดงผล

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F4การกู้คืนระบบที่เสียหายแผ่นนี้ไม่มีโหมดการกู้ระบบ อย่างไรก็ตามมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์อยู่ในแผ่นแล้ว
ซึ่งสามารถใช้บรรทัดคำสั่งหรือเครื่องมือแบบกราฟิกเพื่อกู้ระบบที่เสียหาย
รวมถึงการใช้โปรแกรมท่องเว็บเพื่อค้นหาความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ครอบคลุม

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F5SPECIAL BOOT PARAMETERS - OVERVIEWในบางระบบ คุณต้องระบุค่าพิเศษโดยกด F6 เพื่อสั่งการบูตระบบยกตัวอย่างเช่น
การตรวจสอบอัตโนมัติของ Linux อาจหาอุปกรณ์ของคุณไม่เจอ
คุณต้องระบุตำแหน่งหรือชนิดเพื่อให้สามารถตรวจพบได้

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูตที่คุณสามารถใช้ได้, กด:

<F6F6>   ค่าบูตพิเศษสำหรับเครื่องแบบพิเศษ
<F7F7>   ค่าบูตสำหรับตัวควบคุมดิสก์แบบต่าง ๆ
<F8F8>   พารามิเตอร์สำหรับบูตที่ bootstrap เข้าใจ

มอดูลของเคอร์เนลจำนวนมากถูกโหลดขณะทำงานโดยระบบบูต
และค่าสำหรับมอดูลพวกนี้ไม่สามารถระบุได้ที่บรรทัดคำสั่ง

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F6ค่าบูตพิเศษ - ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆคุณสามารถใช้ค่าบูตพวกนี้โดยกด F6 ผสมกับวิธีการบูต (ดู <F3F3>)
ถ้าคุณใช้เลขฐาน 16 คุณต้องใช้ 0x นำหน้า (ตัวอย่าง, 0x300)

อุปกรณ์                                ค่าที่จะระบุ

IBM PS/1 or ValuePoint (IDE disk)      hd=cylinders,heads,sectors
IBM ThinkPads บางรุ่น                  floppy.floppy=thinkpad
ปกป้องตำแหน่งของพอร์ท I/O              reserve=iobase,extent[,...]
แลปทอปกับปัญหาการแสดงผล                vga=771
บังคับใช้ไดรเวอร์ IDE มาตราฐาน         all_generic_ide=1

เป็นไปได้ว่าการแก้ขัดสำหรับการปิดกันหรือฮาร์ดแวร์อื่นล้มเหลว(ชั่วคราว):

ยกเลิกข้อผิดพลาดเส้นทางการขัดจังหวะของ APIC
                                       noapic nolapic
(partly) disable ACPI                  acpi=noirq or acpi=off
ปิดการใช้งาน USB                       nousb
วนหาการอินเตอร์รัฟ                     irqpoll

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F7ค่าบูตพิเศษ - ดิสก์ไดรว์แบบต่าง ๆคุณสามารถใช้ค่าบูตพวกนี้โดยกด F6 ผสมกับวิธีการบูต (ดู <F3F3>)

อุปกรณ์                      ค่าที่จะระบุ

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (เปิดใช้งานถ้าค่าไม่เท่ากับ
0)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
เครื่องในกลุ่ม DELL          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

รายการที่แสดงอยู่นี้ยังไม่สมบูรณ์, ดูเคอร์เนลเพิ่มเติ่มที่แฟ้ม
kernel-parameters.txt

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F8ค่าบูตพิเศษ - การติดตั้งระบบคุณสามารถใช้ค่าบูตพวกนี้โดยกด F6 ผสมกับวิธีการบูต (ดู <F3F3>)
ค่าพวกนี้ใช้ควบคุมว่าระบบบูตทำงานอย่างไร

ผลลัพธ์                                 ค่า

ปิด ACPI สำหรับระบุ PCI (มีประโยชน์สำหรับ HP server บางรุ่นและเครื่องแบบ
Via-base)                               pci=noacpi
ใช้ tty เบรลล์                          brltty=driver,device,texttable

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F9รับความช่วยเหลืออย่าหมดหวัง! ถ้าคุณเริ่มทำงาน Ubuntu ไม่ได้ทีมงาน Ubuntu พร้อมช่วยคุณ!
เราสนใจเป็นพิเศษที่จะได้รับฟังเกี่ยวกับปัญหาการเริ่มทำงาน เพราะว่าโดยทั่วไปแ
ล้วมันจะไม่เกิดกับคนแค่หนึ่งคนเรารับรู้ปัญหาที่พิเศษของคุณแล้วและดำเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว หรือเรายินดีที่จะรับฟังเกี่ยวกับมันและส่งต่อไปให้คุณและผู้ใช้คน
ถัดไปที่เจอปัญหาเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการค้นพบของคุณ!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่คำถามที่ถูกถามบ่อย ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Ubuntu
http://www.ubuntu.com/

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้F10ลิขสิทธิ์และการรับประกันสงวนลิขสิทธิ์ Ubuntu (C) 2004-2010 Canonical Ltd. และประกอบด้วย
ผู้พัฒนาโปรแกรมต้นฉบับ และผู้ร่วมพัฒนา

ระบบ Ubuntu สามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรีหลังจากเริ่มการทำงาน
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแจกจ่ายของแต่ละแพกเกจถูกอธิบายอยู่ในแฟ้มที่เกี่ยวข้องที่
/usr/share/doc/ชื่อแพกเกจ/copyright

Ubuntu ไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ระบบนี้มีพื้นฐานจาก Debian ดู http://www.debian.org/
สำหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่โครงการ Debian

กด F1 เพื่อดูวิธีใช้ หรือ กด Escape เพื่อออกจากวิธีใช้
