F1Witamy w Ubuntu!To jest system live dla Ubuntu 16.04. Data
kompilacji 20170801.14.

Indeks pomocy

KlawiszTemat

<F1F1>   Ta strona - indeks pomocy.
<F2F2>   Wymagania do uruchomienia Ubuntu.
<F3F3>   Metody rozruchowe dla specjalnych sposobów korzystania z tego systemu.
<F4F4>   Dodatkowe metody startu; odzyskiwanie uszkodzonego systemu.
<F5F5>   Specjalne parametry rozruchu - przegląd.
<F6F6>   Specjalne parametry uruchomienia dla nietypowych komputerów.
<F7F7>   Specjalne parametry uruchomienia dla wybranych kontrolerów dysków.
<F8F8>   Specjalne parametry uruchomienia do rozruchu systemu.
<F9F9>   Jak uzyskać pomoc.
<F10F10>  Prawa autorskie i gwarancje.

Naciśnij od F2 do F10, żeby obejrzeć szczegóły, albo Esc, aby opuścić pomoc.F2WYMAGANIA DO INSTALACJI UBUNTUŻeby używać tego systemu z płyty, musisz mieć przynajmniej 384 megabajtów
pamięci RAM.

Ten system uruchamiany z płyty nie wymaga żadnego miejsca na dysku, ale
jeśli masz już założone na dysku partycje wymiany (swap), to zostaną one
wykorzystane.

Więcej informacji znajdziesz w FAQ (najczęściej zadawanych pytaniach).
Dokument ten możesz znaleźć na stronie Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Dziękujemy za wybranie Ubuntu!

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F3Sposoby uruchamianiaDostępne sposoby uruchomienia:

Wypróbuj Ubuntu bez dokonywania zmian w komputerze
  Uruchom system z płyty. Jeśli chcesz, możesz zainstalować go później
  korzystając z ikony "Zainstaluj" na pulpicie.
Zainstaluj Ubuntu
  Rozpocznij instalację.
Przetestuj pamięć
  Rozpocznij testowanie pamięci.

("Ubuntu" można zastąpić innymi, pokrewnymi nazwami systemu operacyjnego. To
standardowy tekst pomocy.)

Aby użyć jednej z metod uruchamiania systemu, wybierz ją z menu za pomocą
klawiszy kursora. Przyciśnij F4, aby wybrać alternatywną metodę uruchamiania
i tryb instalacji. Przyciśnij F6, aby edytować parametry uruchamiania.
Przyciśnij F6 ponownie, aby wybrać parametry uruchamiania z listy
najczęściej używanych.

Informacje jądra na temat uruchamiania systemu są ukrywane. Nie dotyczy to
informacji krytycznych oraz trybu eksperta, w którym wyświetlane są
wszystkie informacje.

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F4ODZYSKIWANIE USZKODZONEGO SYSTEMUNie istnieje specjalny tryb ratunkowy dla tego dysku. Zanim stanie się on
dostępny możliwe jest użycie tekstowych i/lub graficznych narzędzi do
ratowania uszkodzonego systemu oraz wykorzystanie przeglądarki internetowej
w celu wyszukania pomocy. Dla większości problemów, które mogą powodować
problemy uruchomienia systemu, znaleźć można porady w sieci.

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F5Przegląd specjalnych parametrów uruchomieniaW niektórych systemach, aby je uruchomić, należy określić odpowiedni
parametr przyciskając F6. Na przykład, Linux może nie być w stanie
automatycznie wykryć twojego sprzętu, jeśli wcześniej nie wyraźnie nie
określono jego położenia lub typu.

Aby uzyskać więcej informacji o parametrach uruchomienia, których możesz
użyć, naciśnij:

<F6F6>   parametry uruchomienia dla nietypowych komputerów
<F7F7>   parametry uruchomienia dla różnych kontrolerów dysków
<F8F8>   parametry uruchomienia wykorzystywane przez system rozruchowy

Wiele modułów jądra jest ładowanych dynamicznie przez system rozruchowy, ale
parametry dla tych modułów nie mogą być podane w linii poleceń.

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F6SPECJALNE PARAMETRY URUCHAMIANIA - RÓŻNY SPRZĘTMożna użyć następujących parametrów uruchamiania poprzez przyciśnięcie F6, w
połączeniu z metodą uruchamiania (zobacz <F3F3>). W przypadku używania
liczb szesnastkowych należy użyć prefiksu 0x (np. 0x300).

SPRZĘT                                 PARAMETR DO OKREŚLENIA

IBM PS/1 lub ValuePoint (dysk IDE)     hd=cylindry,głowice,sektory
Niektóre komputery IBM ThinkPad        floppy.floppy=thinkpad
Ochrona zakresów portów I/O            reserve=baza,zakres[,...]
Laptopy z problemami wyświetlania      vga=771
Wymuszenie użycia standardowego sterownika IDE
                                       all_generic_ide=1

Możliwe (tymczasowe) obejścia blokad lub innych błędów sprzętowych:

wyłącz błędny routing przerwań APIC    noapic nolapic
(częściowo) wyłącz ACPI                acpi=noirq lub acpi=off
Wyłącz USB                             nousb
odpytaj o przerwania                   irqpoll

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F7SPECJALNE PARAMETRY URUCHOMIENIA - RÓŻNE NAPĘDY DYSKÓWMożna użyć następujących parametrów uruchamiania poprzez przyciśnięcie F6, w
połączeniu z metodą uruchamiania (zobacz <F3F3>).

SPRZĘT                       PARAMETR DO OKREŚLENIA

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (enabled if non-zero)
Hosty SCSI BusLogic          BusLogic.BusLogic=iobase
Niektóre komputery DELL      aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Niniejsza lista jest niekompletna, więcej w pliku jądra
kernel-parameters.txt.

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F8SPECJALNE PARAMETRY URUCHOMIENIA - PROGRAM INSTALACYJNYMożna użyć następujących parametrów uruchamiania poprzez przyciśnięcie F6, w
połączeniu z metodą uruchamiania (zobacz <F3F3>). Te parametry określają
zachowanie programu uruchamiającego system.

WYNIK                                   PARAMETR

Wyłączenie ACPI dla map PCI (przydatne dla niektórych serwerów HP i
komputerów opartych na Via)             pci=noacpi
Użyj terminala tty Braile'a             brltty=driver,device,texttable

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F9UZYSKIWANIE POMOCYJeśli nie możesz uruchomić systemu, nie panikuj! Zespół Ubuntu jest gotowy,
aby Ci pomóc! Jesteśmy zwłaszcza zainteresowani problemami z uruchomieniem
systemu, ponieważ zazwyczaj nie przytrafiają się tylko jednej osobie. Albo
już słyszeliśmy o Twoim problemie i możemy podać sposób naprawienia, albo
chcemy usłyszeć o problemie i wypracować z Tobą sposób jego naprawienia, tak
by następny użytkownik, który napotka taki sam problem, mógł wykorzystać
Twoje doświadczenia!

Więcej informacji znajdziesz w FAQ (najczęściej zadawanych pytaniach).
Dokument ten możesz znaleźć na stronie Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.F10PRAWA AUTORSKIE I GWARANCJEUbuntu jest chroniony prawem autorskim (C) 2004-2010 Canonical Ltd., i
zawiera pracę wielu autorów i współpracowników.

System Ubuntu można dowolnie rozpowszechniać. Po uruchomieniu, dokładne
warunki rozpowszechniania dla każdego pakietu są opisane w odpowiednim pliku
/usr/share/doc/packagename/copyright.

Ubuntu jest rozprowadzane BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczalnym
odpowiednimi prawami.

Ten system jest oparty na Debianie. Więcej informacji o projekcie Debian
znajdziesz na stronie http://www.debian.org/.

Naciśnij F1, aby przejść do indeksu pomocy, lub Esc, aby opuścić pomoc.
