F1Καλώς ήλθατε στο Ubuntu!Αυτή είναι μια εγκατάσταση συστήματος για το Ubuntu
16.04. Δημιουργήθηκε στις 20190226.28.

Ευρετήριο βοήθειας

ΚΛΕΙΔΙ ΘΕΜΑ

<F1F1>   Η τρέχουσα σελίδα, το ευρετήριο βοήθειας.
<F2F2>   Απαιτήσεις για την εγκατάσταση του Ubuntu.
<F3F3>   Μέθοδοι εκκίνησης για ειδική χρήση αυτού του συστήματος.
<F4F4>   Πρόσθετοι μέθοδοι εκκίνησης, σώζοντας ένα κατεστραμένο σύστημα.
<F5F5>   Ειδικοί παράμετροι εκκίνησης, επαλήθευση
<F6F6>   Ειδικοί παράμετροι εκκίνησης για ειδικά μηχανήματα
<F7F7>   Ειδικοί παράμετροι εκκίνησης για ελεγκτές δίσκων
<F8F8>   Ειδικοί παράμετροι εκκίνησης για το σύστημα εγκατάστασης
<F9F9>   Που θα βρείτε βοήθεια.
<F10F10>  Πνευματικά δικαιώματα και εγγυήσεις.

Πατήστε F2 μέχρι F10 για λεπτομέρειες, ή Escape για έξοδο από την βοήθεια.F2Απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του UbuntuYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

Θα πρέπει να έχετε ελεύθερο χώρο στον σκληρό σας δίσκο και να δημιουργήσετε
μια νέα κατάτμηση τουλάχιστον 5 GB ώστε να κάνετε μια τυπική εγκατάσταση
Ubuntu για προσωπικό υπολογιστή ή τουλάχιστον 500 MB για την ελάχιστη
εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή (server). Θα χρειαστείτε επιπλέον χώρο για να
εγκαταστήσετε επιπλέον πακέτα, ανάλογα με το τι επιθυμείτε να κάνετε με το
νέο σας σύστημα Ubuntu.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Ubuntu!

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF3ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΔιαθέσιμες μέθοδοι εκκίνησης:

Εγκατάσταση του Ubuntu
  Ξεκινήστε το σύστημα -- αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.
Έλεγχος μνήμης
  Διεξαγωγή ενός ελέγχου μνήμης.

(Το "Ubuntu" μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα σχετικά λειτουργικά συστήματα.
Αυτό το κείμενο βοήθειας είναι γενικό.)

Για να χρησιμοποιήσετε μια από αυτές τις μεθόδους, επιλέξτε την από το μενού
με τα βελάκια. Πατήστε F4 για να επιλέξετε εναλλακτικούς τρόπους εκκίνησης
και εγκατάστασης. Πατήστε F6 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εκκίνησης.
Πατήστε F6 ξανά για να διαλέξετε από ένα μενού τις συνήθως χρησιμοποιούμενες
παραμέτρους.

Να περιμένετε στην λειτουργιά για προχωρημένους, ότι τα μη κρίσιμα μηνύματα
εκκίνησης του πυρήνα αποκρύπτονται.

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF4ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΧρησιμοποιείστε μια από τις μεθόδους εκκίνησης για να διασώσετε ένα υπάρχον
σύστημα.

Διάσωση ενός κατεστραμμένου συστήματος
  Εκκίνηση σε λειτουργία διάσωσης (rescue mode)

Για να χρησιμοποιήσετε μια από αυτές τις μεθόδους, επιλέξτε την από το μενού
με τα βελάκια. Πατήστε F4 για να επιλέξετε εναλλακτικούς τρόπους εκκίνησης
και εγκατάστασης. Πατήστε F6 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εκκίνησης.
Πατήστε F6 ξανά για να διαλέξετε από ένα μενού τις συνήθως χρησιμοποιούμενες
παραμέτρους.

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF5ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣε μερικά συστήματα μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε μια παράμετρο πατώντας το
F6 για να εκκινήσετε το σύστημα. Για παράδειγμα το Linux μπορεί να μην
αναγνωρίσει αυτόματα το υλικό σας και να χρειαστεί να ορίσετε εσείς την
τοποθεσία του ή τον τύπο του υλικού που δεν μπορεί να αναγνωρίσει.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους παραμέτρους εκκίνησης, πατήστε:

<F6F6>   παράμετροι εκκίνησης για ειδικά μηχανήματα
<F7F7>   παράμετροι εκκίνησης για διάφορους ελεγκτές δίσκων
<F8F8>   παράμετροι εκκίνησης κατανοητοί από το σύστημα εγκατάστασης

Πολλά στοιχεία (modules) του πυρήνα φορτώνονται δυναμικά από το πρόγραμμα
εγκατάστασης και οι παράμετροι τους δεν μπορούν να εισαχθούν από την γραμμή
εντολών. Για να σας εμφανιστεί γραμμή εντολών όταν τα στοιχεία αυτά
φορτώνονται, εκκινήσετε στην λειτουργία για προχωρημένους (δείτε το
<F3F3>).

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF6ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΟΥΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους εκκίνησης πατώντας το
πλήκτρο F6, σε συνδυασμό με την μέθοδο εκκίνησης (δείτε το <F3F3>). Αν
χρησιμοποιείτε δεκαεξαδικούς αριθμούς θα πρέπει να χρησιμοποιείται το
πρόθεμα 0x (π.χ. 0x300).

ΥΛΙΚΟ                                  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ

IBM PS/1 ή ValuePoint (δίσκος IDE)     hd=cylinders,heads,sectors
Ορισμένα IBM ThinkPads                 floppy.floppy=thinkpad
Προστασία περιοχών θυρών εισόδου εξόδου Ι/Ο
                                       reserve=iobase,extent[,...]
Φορητοί υπολογιστές με προβλήματα απεικόνισης στις οθόνες
                                       vga=771
Χρήση της πρώτης σειριακής θύρας στα 9600 baud
                                       console=ttyS0,9600n8
Επιβολή της χρήσης του οδηγού IDE γενικής χρήσης
                                       all_generic_ide=1

Πιθανές (προσωρινές) λύσεις για μπλοκαρίσματα ή άλλες αστοχίες υλικού:

απενεργοποίηση της δρομολόγησης διακοπών APIC
                                       noapic nolapic
(μερική) απενεργοποίηση ACPI           acpi=noirq ή acpi=off
απενεργοποίηση USB                     nousb
δημοψήφισμα διακοπών                   irqpoll

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF7ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΩΝΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους εκκίνησης πατώντας το
πλήκτρο F6, σε συνδυασμό με την μέθοδο εκκίνησης (δείτε το <F3F3>).

ΥΛΙΚΟ                        ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (ενεργοποιημένη αν δεν είναι
μηδέν)
Εξυπηρετητής SCSI BusLogic   BusLogic.BusLogic=iobase
Συγκεκριμένα συστήματα DELL  aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Αυτή η λίστα είναι ημιτελής, δείτε το αρχείο του πυρήνα
kernel-parameters.txt για περισσότερα.

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF8ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους εκκίνησης πατώντας το
πλήκτρο F6, σε συνδυασμό με την μέθοδο εκκίνησης (δείτε το <F3F3>). Αυτές
οι παράμετροι ελέγχουν τον τρόπο που λειτουργεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                              ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Απενεργοποίηση του framebuffer          vga=normal fb=false
Μη εκκίνηση συσκευών PCMCIA             hw-detect/start_pcmcia=false
Επιβολή ρύθμισης στατικού δικτύου       netcfg/disable_dhcp=true
Ορίστε την διάταξη του πληκτρολογίου    bootkbd=es
Διαλέξτε το Kubuntu για επιτραπέζιο υπολογιστή
                                        tasks=kubuntu-desktop
Χρησιμοποιήστε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης
                                        theme=dark
Χρήση συσκευής Braille                  brltty=driver,device,texttable

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF9ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣΑν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Ubuntu, μην απελπίζεστε! Η ομάδα του
Ubuntu είναι έτοιμη να σας βοηθήσει! Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να μαθαίνουμε
τα προβλήματα εγκατάστασης, καθώς συνήθως δεν αφορούν μόνο ένα άτομο. Είτε
έχουμε ήδη ακούσει για το συγκεκριμένο πρόβλημα και μπορούμε να διανείμουμε
μια γρήγορη λύση ή θα θέλαμε να ακούσουμε και να εργαστούμε μαζί για αυτό. Ο
επόμενος χρήστης που θα έχει το ίδιο πρόβλημα θα επωφεληθεί από την εμπειρία
σας.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθειαF10ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΤο Ubuntu Copyright (C) 2004-2010 είναι εμπορικό σήμα της εταιρίας Canonical
Ltd, η οποία συνεργάζεται με πολλούς άλλους συγγραφείς και συνεργάτες.

Το σύστημα Ubuntu είναι ελεύθερο για αναδιανομή. Μετά την εγκατάσταση, οι
ακριβείς όροι διανομής για κάθε πακέτο περιγράφονται αντίστοιχα στο αρχείο
/usr/share/doc/όνομα_πακέτου/copyright.

Το Ubuntu διατίθεται με ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ στην έκταση που επιτρέπεται
από τον νόμο.

To σύστημα εγκατάστασης βασίζεται στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Debian.
Δείτε το http://www.debian.org/ για περισσότερες λεπτομέρειες και
πληροφορίες για το έργο Debian.

Πιέστε το πλήκτρο F1 για το ευρετήριο βοήθειας ή το πλήκτρο Esc για να
εξέλθετε από την βοήθεια
