F1Ubuntuへようこそ！これはUbuntu
8.04のライブCD-ROMです。20100121.1に作成されました。

ヘルプインデックス

キー     トピック

<F1F1>   ヘルプインデックス (このページ)
<F2F2>   Ubuntuを実行するための必要条件
<F3F3>   このCD-ROMで利用できるブートメソッド
<F4F4>   付加的なブート方法(壊れたシステムのレスキュー)
<F5F5>   特別なブートパラメータの概要
<F6F6>   特殊なマシン向けの特別なブートパラメータ
<F7F7>   特殊なディスクコントローラ向けの特別なブートパラメータ
<F8F8>   ブートストラップシステムのための特別なブートパラメータ
<F9F9>   助けてもらうには
<F10F10>  著作権と保証

詳細はF2からF10を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F2Ubuntuをインストールするための必要条件Ubuntuライブシステムを使うには、384メガバイト以上のRAMが必要です。

ライブシステムはハードディスクに領域を必要としません。ただし、もしディスク上にLinux用のスワップパーティションがあれば使用されます。

より詳しい情報はFAQを参照してください。このドキュメントは、Ubuntuのウェブサイト(http://www.ubuntu.com/)で参照できま
す。

Ubuntuを選んでいただき、ありがとうございます！

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F3ブートメソッド利用可能なブートメソッド:

コンピュータに変更を加ないでUbuntuを使ってみる
  ライブシステムを起動します。起動後、デスクトップ上の「インストール」アイコンを使ってインストールすることもできます。
Ubuntuのインストール
  インストールの開始
メモリのテスト
  メモリのテストを実行します。

("Ubuntu" may be replaced with other related operating system names. This
help text is generic.)

これらの起動方法のうちひとつを使うには、カーソルキーでメニューから選んでください。F4を押すと、別の起動およびインストールモードを選択できます。F6を押
すと、起動パラメータを編集できます。さらにもう一度F6を押すと、よく使われる起動パラメータをメニューから選択できます。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F4レスキューモードこのCDにはレスキュー専用モードは搭載されていません。しかし、CDから完全なシステムが起動するので、コマンドラインやグラフィカルツールを使って壊れたシス
テムを復旧することができます。また、ウェブブラウザを使って検索することもできます。あなたのシステムが起動に失敗する原因となっているかもしれない、さまざま
な種類の問題についての広範囲に渡るアドバイスが、オンラインで利用可能です。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F5特別なブートパラメータ - 概要ごく一部のシステムでは、正常に起動するためにF6を押してパラメータを記入する必要があります。たとえば、Linuxがハードウェアを自動認識できない場合、そ
の場所や種類を明確に記入することが必要になる場合があります。

利用可能なブートパラメータについての詳しい情報を参照するには、以下のキーを押して下さい。

<F6F6>   特殊なマシン向けのブートパラメータ
<F7F7>   さまざまなディスクコントローラのためのブートパラメータ
<F8F8>   ブートストラップシステムによって使われるブートパラメータ

多くのカーネルモジュールはブートストラップシステムによって動的にロードされます。コマンドラインでそれらのモジュールにパラメータを与えることはできません。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F6特別なブートパラメータ - さまざまなハードウェアF6を押して、各起動方法に以下の起動パラメータを組み合わせることができます(<F3F3>参照)。16進数で入力する場合は、0xを前につける必要があ
ります(0x300のように)。

ハードウェア                                 入力するパラメータ

IBM PS/1 or ValuePoint (IDE disk)      hd=cylinders,heads,sectors
一部のIBM ThinkPad                        floppy.floppy=thinkpad
IBM Pentium Microchannel               mca-pentium no-hlt
I/Oポート範囲の保護                            reserve=iobase,extent[,...]
古いマシンの欠陥FPU                            no387
表示に問題があるラップトップ：                        vga=771
強制的に標準IDEドライバを使う                       generic.all_generic_ide=1
システムが停止したりハードウェアエラーが起こる場合、バグのあるAPICによる割り込みルーチンを無効にする
                                       noapic nolapic

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F7特別なブートパラメータ - さまざまなディスクドライブF6を押して、各起動方法に以下の起動パラメータを組み合わせることができます(<F3F3>参照)。

ハードウェア                       入力するパラメータ

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (enabled if non-zero)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
一部のDELL製マシン                  aic7xxx.aic7xxx=no_probe

このリストは完全ではありません。詳しくはカーネルに付属のkernel-parameters.txtを参照してください。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F8特別なブートパラメータ - インストールシステムF6を押して、各起動方法に以下の起動パラメータを組み合わせることができます(<F3F3>参照)。これらのパラメータは、ブートストラップシステムがど
のように動作するかをコントロールします。

効果                                      パラメータ

点字端末を使う                                 brltty=driver,device,texttable
PCIマップにACPIを使用しない (一部のHPサーバやVIAベースのマシンに有用)
                                        pci=noacpi

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F9助けてもらうにはもしUbuntuが起動しなくても、がっかりしないでください！Ubuntuチームがあなたを手助けします！私たちは、起動時に起きた問題についてお聞きしたいと
思っています。なぜなら、通常それらの問題は一人だけに起こるものではないからです。私たちは、あなたが出くわした問題について既に聞いたことがあれば、すぐ
に解決方法を提供することができます。そうでなければ一緒に解決方法を探したいと考えています。そうすれば、次に同じ問題に出くわしたユーザは、あなたのおかげで
すぐに解決方法を知ることができます。

より詳しい情報はFAQを参照してください。このドキュメントは、Ubuntuのウェブサイト(http://www.ubuntu.com/)で参照できま
す。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F10著作権と保証Ubuntu is Copyright (C) 2004-2008 Canonical Ltd., and incorporates the work
of many other original authors and contributors.

Ubuntuシステムは自由に再配布することができます。起動後、それぞれのパッケージの正確な配布条件を
usr/share/doc/packagename/copyright ファイルで読むことができます。

Ubuntuは、適用法の範囲内において全くの無保証で提供されます。

このシステムはDebianがベースになっています。詳細とDebianプロジェクトについては、http://www.debian.org/
を参照してください。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。
