F1¡Bienvenido a Ubuntu!Este es un Live CD-ROM para Ubuntu
6.06, creado en 20060806.1.

INDICE DE LA AYUDA

CLAVE  TÓPICO

<F1F1>   Ésta página, el índice de la ayuda.
<F2F2>   Prerrequisitos para ejecutar Ubuntu.
<F3F3>   Métodos de arranque para formas especiales de usar este CD-ROM.
<F4F4>   Métodos de arranque adicionales; modo rescate.
<F5F5>   Parámetros especiales de arranque; visión general.
<F6F6>   Parámetros especiales de arranque para máquinas especiales.
<F7F7>   Parámetros especiales de arranque para controladoras de disco específicas.
<F8F8>   Parámetros especiales de arranque para el sistema de bootstrap.
<F9F9>   Cómo conseguir ayuda.
<F10F10>  Copyrights y garantías.

Pulse de F2 a F10 para detalles, o Esc para salir de la ayuda.F2REQUISITOS PREVIOS PARA INSTALAR UBUNTUDebe tener al menos 128 Megabytes de RAM para usar este sistema Ubuntu Live.

El sistema Live no requiere espacio en su disco duro. No obstante, se usarán
las particiones de intercambio que haya en el disco si están disponibles.

Vea las FAQ para más información; este documento está disponible en la web
de Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

¡Gracias por elegir Ubuntu!

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F3MÉTODOS DE ARRANQUEMétodos de arranque disponibles:

live
  Comenzar el sistema Live.
memtest
  Realizar un chequeo de la memoria.

Para usar uno de esos métodos de arranque, tecléelo en boot:, seguido
opcionalmente por cualquiera de los parámetros de arranque. Por ejemplo:

  boot: live acpi=off

Si no está seguro, debería usar el método de arranque predeterminado, sin
parámetros especiales, simplemente pulsando Intro en boot:

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F4MODO DE RESCATEUse uno de los métodos de arranque para rescatar una instalación existente

rescue
  Arrancar en modo de rescate.

Para usar uno de esos métodos de arranque, tecléelo en boot:, seguido
opcionalmente por cualquiera de los parámetros de arranque. Por ejemplo:

  boot: rescue acpi=off

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F5PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - VISIÓN GENERALEn algunos sistemas, necesitará especificar un parámetro en boot: para
poder arrancar el sistema. Por ejemplo, puede que Linux no sea capaz de
autodetectar su hardware, y puede que necesite especificarle explícitamente
su ubicación o su tipo para que lo pueda reconocer.

Para más información sobre los parámetros de arranque que puede usar, pulse:

<F6F6>   parámetros de arranque para máquinas especiales
<F7F7>   parámetros de arranque para varias controladoras de disco
<F8F8>   parámetros de arranque que entiende el sistema de bootstrap

El instalador carga dinámicamente muchos módulos del núcleo, y los
parámetros para esos módulos no se pueden especificar en la línea de
órdenes. Para que se le soliciten los parámetros cuando se carguen los
módulos, arranque en modo experto (vea <F3F3>).

El sistema de bootstrap carga dinámicamente muchos módulos del núcleo, y los
parámetros para esos módulos no se pueden especificar en la línea de
órdenes.

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F6PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - HARDWARE VARIADOPuede usar los siguientes parámetros de arranque en boot: , en combinación
con el método de arranque (vea <F3F3>>). Si usa números hexadecimales,
tiene que usar el prefijo 0x (p.ej., 0x300).

HARDWARE                               PARÁMETRO A ESPECIFICAR

IBM PS/1 o ValuePoint (disco IDE)      hd=cilindros,cabezas,sectores
Algunos IBM ThinkPads                  floppy=thinkpad
IBM Pentium Microchannel               mca-pentium no-hlt
Proteger rangos de puertos de E/S      reserve=iobase,extent[,...]
Pasar por alto FPUs defectuosas (máquinas antiguas)
                                       no387
Portátiles con problemas de pantalla   vga=771
Si su sistema se cuelga durante el arranque, y el último mensaje que ve es
"aec671x-detect..", pruebe             gdth=disable:y
Si experimenta cuelgues u otros fallos de hardware, desactive el
encaminamiento defectuoso de interrupciones del APIC
                                       noapic nolapic

Por ejemplo:

  boot: live vga=771 noapic nolapic

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F7PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - UNIDADES DE DISCO VARIADASPuede usar los siguientes parámetros de arranque en boot: , en combinación
con el método de arranque (vea <F3F3>).

HARDWARE                     PARÁMETRO A ESPECIFICAR

Adaptec 151x, 152x           aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542=iobase[,buson,busoff[,velocidad_dma]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx=no_reset (se activa si no es cero)
Hosts BusLogic SCSI          buslogic=iobase
Algunas máquinas DELL        aic7xxx=no_probe
Future Domain TMC-8xx/950    tmc8xx=base_mem,irq
Controladora SCSI basada en NCR
                             sym53c8xx=safe:y
Pro Audio Spectrum           pas16=iobase,irq
PS/2 ESDI (MCA)              ed=cilindros,cabezas,sectores
Seagate ST-0x                st0x=base_mem,irq
Trantor T128                 t128=base_mem,irq

Por ejemplo:

  boot: live sym53c8xx=safe

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F8PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - SISTEMA DE INSTALACIÓNPuede usar los siguientes parámetros de arranque en boot: , en combinación
con el método de arranque (vea <F3F3>). Estos parámetros controlan cómo
trabaja el sistema de bootstrap.

RESULTADO                               PARÁMETRO

Depuración detallada                    DEBCONF_DEBUG=5
Depuración de la secuencia de arranque  BOOT_DEBUG=2|3
Desactivar el framebuffer               debian-installer/framebuffer=false
No explorar el USB                      debian-installer/probe/usb=false
No arrancar el PCMCIA                   hw-detect/start_pcmcia=false
Forzar la configuración estática de la red
                                        netcfg/disable_dhcp=true
Establecer el mapa de teclado           bootkbd=es
Desactivar el ACPI para los mapeos PCI (de utilidad para algunos servidores
HP y máquinas basadas en Via)           pci=noacpi

Por ejemplo:

  boot: live debian-installer/framebuffer=false

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F9OBTENER AYUDASi no puede arrancar Ubuntu, ¡no desespere! El equipo de Ubuntu está listo
para ayudarle. Estamos especialmente interesados en recibir avisos de
problemas de arranque, porque normalmente no suelen ocurrirle a una única
persona. También escuchamos su problema particular y podemos distribuirle
una solución rápida, o bien podemos estudiar su problema y trabajar con
usted en su resolución, de manera que el próximo usuario que venga con el
mismo problema se beneficie de su experiencia.

Vea las FAQ para más información; este documento está disponible en la web
de Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F10COPYRIGHTS Y GARANTÍASUbuntu es Copyright (c) 2004-2006 Canonical Ltd., e incorpora el trabajo de
muchos otros autores y contribuyentes originales.

El sistema Ubuntu se distribuye libremente de forma gratuita. Tras el
arranque, los términos exactos de distribución de cada paquete se describen
en el correspondiente archivo usr/share/doc/nombredelpaquete/copyright.

Ubuntu se proporciona ABSOLUTAMENTE SIN NINGUNA GARANTÍA, con las
extensiones permitidas por las leyes aplicables.

Este sistema está basado en Debian. Visite http://www.debian.org/ para más
detalles e información sobre el proyecto Debian.

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.
