F1ברוך בואך ל־Ubuntu!זוהי מערכת חיה עבור Ubuntu 20.04. נבנתה
בתאריך 20220831.3.

מפתח נושאי העזרה

מפתח   נושא

<F1F1>   עמוד זה, מפתח נושאי העזרה.
<F2F2>   דרישות קדם להפעלת Ubuntu.
<F3F3>   שיטות אתחול לדרכים מיוחדות לשימוש במערכת.
<F4F4>   שיטות אתחול נוספות; לשיקום מערכת לפגומה.
<F5F5>   פרמטרים מיוחדים לאתחול, סקירה כללית.
<F6F6>   פרמטרים מיוחדים לאתחול עבור מערכות מיוחדות.
<F7F7>   פרמטרים מיוחדים לאתחול עבור בקרי הכוננים הנבחרים.
<F8F8>   פרמטרים מיוחדים לאתחול עבור מערכת ה־bootstrap.
<F9F9>   כיצד לקבל עזרה.
<F10F10>  זכויות יוצרים ואחריות.

ניתן ללחוץ על F2 עד F10 לפרטים, או על Escape כדי לצאת מהעזרה.F2דרישות קדם להתקנת UBUNTUעל מנת להשתמש במערכת החיה של אובונטו במחשבך צריכים להיות לפחות 384 מגה בתים
של זיכרון פיזי (RAM).

המערכת החיה אינה דורשת כלל שטח בכונן הקשיח, אך אם קיימת מחיצת החלפה בכונן
המערכת תעשה בו שימוש.

ניתן לעיין במאגר השאלות למידע נוסף; מסמך זה זמין באתר אובונטו,
http://www.ubuntu.com/

תודה על בחירתך באובונטו!

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F3שיטות אתחולשיטות האתחול הזמינות:

התנסות באובונטו ללא עריכת שינויים למחשבך
  הפעלת המערכת החיה. במידת הרצון, ניתן להתקין את המערכת על ידי שימוש בסמל
  ה־"התקנה" שעל שולחן העבודה.
התקנת אובונטו
  התחלת ההתקנה.
בדיקת זיכרון
  ביצוע בדיקת זיכרון.

("אובונטו" עלול להתחלף עם שמות מערכות הפעלה דומות. תוכן עזרה זה הנו כללי.)

כדי להשתמש באחת משיטות האתחול, יש לבחור בה מהתפריט בעזרת לחצני העכבר. יש
ללחוץ F4 כדי לבחור במצבי אתחול חלופיים. על F6 לעריכה של פרמטרי האתחול. לחיצה
נוספת על F6 כדי לבחור מתפריט של פרמטרים נפוצים לאתחול.

למעט במצב המומחה, הודעות לא קריטיות של אתחול הליבה לא יופיעו.

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F4שיקום מערכת פגומהלא הוקצה מצב שיקום בדיסק. ובכל זאת מאחר שהדיסק מספק סביבת משתמש מלאה, ניתן
להשתמש בשוקת הפקודה או בכלים הגרפיים המסופקים כדי לשקם מערכת פגומה, ולהשתמש
בדפדפן האינטרנט כדי לחפש עזרה. ישנן עצות נרחבות הזמינות באינטרנט לרב סוגי
התקלות שמונעות מהמערכת הרגילה שלך מלבצע אתחול כראוי.

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F5פרמטרי אתחול מיוחדים - סקירהבחלק מהמערכות, יתכן שיהיה עליך לציין פרמטר על ידי לחיצה על F6 כדי לאתחל את
המערכת. לדוגמה, יתכן שמערכת הלינוקס לא תצליח לזהות את החומרה שלך באופן
אוטומטי, ויהיה עליך לציין את המיקום או את הסוג על מנת שהמערכת תכיר אותה.

למידע נוסף אודות הפרמטרים להרצה בהם ניתן להשתמש, יש ללחוץ על:

<F6F6>   פרמטרים לאתחול עבור מחשבים מיוחדים
<F7F7>   פרמטרים לאתחול למגוון בקרי כוננים
<F8F8>   הפרמטרים להפעלה הובנה על ידי מערכת ה־bootstrap

רבים ממודולי הליבה נטענים באופן דינמי על ידי מערכת ה־bootstrap, ולא ניתן
לציין פרמטרים למודולים אלה דרך שורת הפקודה.

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F6פרמטרים מיוחדים לאתחול - חומרה מגוונתניתן להשתמש בפרמטרים הבאים לאתחול על ידי לחיצה על F6, בצירוף שיטת האתחול (יש
לעיין ב־<F3F3>). אם נעשה שימוש במספרים הקסדצימליים יש להשתמש בקידומת 0x
(לדוגמה 0x300).

חומרה                                  פרמטר לציון

PS/1 מבית IBM או ValuePoint (כונן IDE) hd=cylinders,heads,sectors
כמה מסדרת ThinkPad של IBM              floppy.floppy=thinkpad
הגנת אזורי פתחות קלט/פלט               reserve=iobase,extent[,...]
מחשבים ניידים עם בעיות תצוגה           vga=771
אילוץ השימוש במנהל התקן גנרי של IDE    all_generic_ide=1

מעקפים (זמניים) אפשריים לנעילות ולתקלות חומרה אחרות:

ביטול ניתוב פסיקות APIC בעייתי         noapic nolapic
ניטרול (חלקי) של ACPI                  acpi=noirq או acpi=off
נטרול USB                              nousb
תשאול פסיקות                           irqpoll

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F7פרמטרים מיוחדים להפעלה - מגוון כוננים קשיחיםניתן להשתמש בפרמטרים הבאים לאתחול על ידי לחיצה על F6, בצירוף שיטת האתחול (יש
לעיין ב־<F3F3>).

חומרה                        פרמטר לציון

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (פעיל אם לא אפס)
מארחי SCSI של BusLogic       BusLogic.BusLogic=iobase
מחשבים מסוימים של DELL       aic7xxx.aic7xxx=no_probe

רשימה זו אינה מושלמת, יש לעיין בקובץ kernel-parameters.txt של הליבה למידע
נוסף.

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F8פרמטרים מיוחדים להפעלה - מערכת ההתקנהניתן להשתמש בפרמטרים הבאים לאתחול על ידי לחיצה על F6, בצירוף שיטת האתחול (יש
לעיין ב־<F3F3>). פרמטרים אלה שולטים באופן בו מערכת ה־bootstrap עובדת.

תוצאה                                   פרמטר

ביטול ה־ACPI למיפויי PCI (שימושי עבור כמה שרתים של HP ומחשבים מבוססי Via)
                                        pci=noacpi
שימוש ב־tty לכתב ברייל                  brltty=driver,device,texttable

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F9קבלת עזרהאם התקנת אובונטו אינה מצליחה, אל לך להתייאש! הצוות של אובונטו מוכן לעזור לך!
אנו במיוחד מעוניינים לשמוע אודות בעיות בהפעלה, כיוון שבאופן כללי הן לא קורות
רק לאדם one. או שכבר שמענו על הבעיה שצוינה ויכולים להציע תיקון זריז, או
שברצוננו לשמוע אודות הבעיה ולנסות לפעול יחד אתך כדי לתקן אותה, והמשתמש הבא
שיתקל באותה הבעיה ירוויח מהניסיון שלך!

ניתן לעיין במאגר השאלות למידע נוסף; מסמך זה זמין באתר אובונטו,
http://www.ubuntu.com/

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.F10זכויות יוצרים ואחריותאובונטו מוגנת בזכויות יוצרים (C) על ידי קנוניקל בע"מ 2010-2004 וכוללת את
עבודתם של יוצרים מקוריים ותורמים רבים נוספים.

מערכת אובונטו ניתנת להפצה מחדש ללא תשלום. לאחר ההתקנה, אותם תנאי ההפצה לכל
חבילה מפורטים בקובץ התואם לחבילה /usr/share/doc/packagename/copyright.

אובונטו מוגשת comes with ללא אחריות כלל, במגבלות החוק.

מערכת זו מבוססת על דביאן. עיין ב http://www.debian.org/ כדי לקבל פרטים
ומידע נוספים על פרוייקט דביאן.

יש ללחוץ על F1 למפתח תכני העזרה, או על מקש ה־Escape ליציאה מהעזרה.
