F1Velkommen til Ubuntu!Dette er et live Ubuntu 18.04 system. Det
blev bygget 20210915.19.

HJÆLP-INDEKS

NØGLE  EMNE

<F1F1>   Denne side, hjælpeindekset.
<F2F2>   Forudsætninger for at køre Ubuntu.
<F3F3>   Opstartsmetoder for specifikke anvendelser af dette system.
<F4F4>   Yderligere opstartsmetoder; redning af et ødelagt system.
<F5F5>   Specielle opstartsparametre, oversigt.
<F6F6>   Specielle opstartsparametre for specielle maskiner.
<F7F7>   Specielle opstartsparametre for udvalgte diskstyreenheder.
<F8F8>   Specielle opstartsparametre for bootstrap-systemet.
<F9F9>   Hvordan man får hjælp.
<F10F10>  Ophavsrettigheder og garantier.

Tryk på tasterne F2 til F10 for detaljer, eller Escape for at forlade hjælp.F2FORUDSÆTNINGER FOR AT INSTALLERE UBUNTUDu skal have mindst 384 megabyte RAM for at bruge dette Ubuntu-live-syste.

Live-systemet har ikke brug for plads på din harddisk. Dog, vil det benytte
sig af eventuelle eksisterende Linux swap-partitioner på disken.

See FAQ'en for yderligere information; dette dokument er tilgængeligt på
Ubuntu-hjemmesiden, http://www.ubuntu.com/

Tak fordi du valgte Ubuntu!

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F3OPSTARTSMETODERMulige opstartsmetoder:

Prøv Ubuntu uden at lave ændringer på din computer
  Start live-systemet. Hvis du ønsker det, kan du senere installere det ved
  at klikke på "Installér"-ikonet på skrivebordet.
Installér Ubuntu
  Start installationen.
Test hukommelse
  Kør en hukommelsestest.

("Ubuntu" kan udskiftes med andre relaterede operativsystemnavne. Denne
hjælpetekst er generisk.)

For at bruge en af disse opstartsmetoder, vælg den fra menuen med
piletasterne. Tryk F4 for at vælge alternative start- og
installationstilstande. Tryk F6 for at redigere opstartsparametre. Tryk F6
igen for at vælge ud fra en menu med alment brugte opstartsparametre.

Ikke-kritiske kerne-opstarts-meddelelser bliver undertrykt, medmindre det er
i eksperttilstand.

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F4SYSTEMGENDANNELSEDer er ikke en dedikeret redningstilstand på denne disk. Men da disken giver
et komplet brugermiljø, er det muligt at bruge kommandolinje- og/eller
grafiske værktøjer, for at redde et beskadiget system, og at bruge en
webbrowser til at søge om hjælp. Omfattende rådgivning er tilgængelig online
for de fleste typer af problemer, der kan forårsage at dit normale system
ikke kan starte korrekt.

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F5SPECIELLE OPSTARTSPARAMETRE - OVERSIGTPå nogle systemer kan det være nødvendigt at specificere en parameter ved at
trykke F6, for at kunne starte systemet. Hvis Linux for eksempel ikke var i
stand til automatisk at finde dit hardware, bliver du nødt til at
specificere dets placering eller type for at det bliver genkendt.

For yderligere information om hvilke opstartsparametre du kan bruge, tast:

<F6F6>   opstartsparametre for specielle maskiner
<F7F7>   opstartsparametre for forskellige diskstyringsenheder
<F8F8>   opstartsparametre til bootstrap-systemet

Mange kernemoduler indlæses dynamisk af bootstrap-systemet, og parametre til
de moduler kan ikke angives i kommandolinjen.

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F6SPECIELLE OPSTARTSPARAMETRE - DIVERSE HARDWAREDu kan bruge følgende opstartstilvalg ved at tykke F6, i kombination med
opstartsmetoden (se <F3F3>). Hvis du bruger hexadecimale tal, skal du
foranstille 0x (f.eks 0x300).

HARDWARE                               PARAMETER AT SPECIFICERE

IBM PS/1 eller ValuePoint (IDE disk)   hd=cylindere,hoveder,sektorere
Nogle IBM Thinkpads                    floppy.floppy=thinkpad
Beskyt I/O-portområder                 reserve=iobase,extent[,...]
Bærbare med skærmvisningsproblemer     vga=771
Tvungen brug af generisk IDE-driver    all_generic_ide=1

Mulige (midlertidige) løsninger for fastfrysning eller andre
hardwareproblemer:

deaktiver problematisk routing af APIC-afbrydelsessignaler
                                       noapic nolapic
(delvis) deaktivering af ACPI          acpi=noirq eller acpi=off
deaktivér USB                          nousb
vent på afbrydelsessignaler            irqpoll

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F7SPECIELLE OPSTARTSPARAMETRE - DIVERSE DISKDREVDu kan bruge følgende opstartstilvalg ved at tykke F6, i kombination med
opstartsmetoden (se <F3F3>).

HARDWARE                     PARAMETER AT SPECIFICERE

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Copy text        Adaptec 1542
                             aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (aktiveret hvis ikke 0)
BusLogic SCSI Værter         BusLogic.BusLogic=iobase
Enkelte DELL-maskiner        aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Denne liste er ikke komplet; se kernedokumentationens kernel-parameters.txt
fil for flere.

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F8SPECIELLE OPSTARTSPARAMETRE - INSTALLATIONSSYSTEMETDu kan bruge følgende opstartstilvalg ved at tykke F6, i kombination med
opstartsmetoden (se <F3F3>). Disse parametre styrer hvordan
bootstrap-systemet fungerer.

RESULTAT                                PARAMETER

Brug ikke ACPI til PCI-kortlægning (nyttigt for nogle HP servers og
Via-baserede maskiner)                  pci=noacpi
Brug Braille tty                        brltty=driver,device,texttable

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F9FIND HJÆLPFortvivl ikke hvis du ikke kan starte Ubuntu! Holdet bag Ubuntu er klar til
at hjælpe dig! Vi er især interesserede i at høre om opstartsproblemer,
fordi de ofte ikke kun rammer en person. Vi har enten allerede hørt om
netop dit problem og kender en hurtig løsning, eller også ønsker vi at høre
om det og løse det i sammen med dig, så den næste bruger, der oplever samme
problem også kan få glæde af løsningen!

See FAQ'en for yderligere information; dette dokument er tilgængeligt på
Ubuntu-hjemmesiden, http://www.ubuntu.com/

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.F10OPHAVSRET OG GARANTIERUbuntu er Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd, og omfatter arbejdet af
mange andre originale forfattere og bidragydere.

Ubuntu-systemet kan frit videredistribueres. Efter opstart kan de specifikke
regler for videredistribution af de enkelte pakker findes i den tilhørende
fil /usr/share/doc/pakkenavn/copyright.

Ubuntu leveres ABSOLUT UDEN GARANTI, inden for de grænser gældende lov
tillader det.

Dette system er baseret på Debian. Se http://www.debian.org/ for flere
detaljer og information om Debian-projektet.

Tryk F1 for hjælp, eller Escape for at afslutte hjælp.
