F1សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Ubuntu!នេះ​ជា​​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទាល់​សម្រាប់​​ Ubuntu
16.04 ។​ ​វា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​លើ​​ 20190227.1.28 ។

លិបិក្រម​ជំនួយ

សោ     ប្រធានបទ

<F1F1>   ទំព័រ​នេះ​ លិបិក្រម​ជំនួយ​ ។
<F2F2>   តម្រូវ​ការ​មុន​ពេល​ដំណើរការ Ubuntu ។
<F3F3>   វិធីសាស្ត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ សម្រាប់​មធ្យោបាយ​ពិសេស​​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​នេះ​​ ។
<F4F4>   វិធីសាស្ត្រ​​ចាប់ផ្ដើម​​បន្ថែម​​ ​សង្គ្រោះ​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ខូច​ ។
<F5F5>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​​​ ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ ។
<F6F6>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​​ សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ពិសេស​ ។
<F7F7>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​​​ សម្រាប់​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ថាស​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។
<F8F8>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​ សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​​ bootstrap ។
<F9F9>   របៀប​ត្រូវ​ទទួល​យក​ជំនួយ​ ។
<F10F10>  រក្សាសិទ្ធិ​ និង​ធានា​ ។

ចុច F2 ដល់ F10 សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត ឬ Escape ដើម្បីចេញពីជំនួយ ។F2តម្រូវ​ការ​មុន​ពេល សម្រាប់​ដំឡើង​អ៊ូប៊ុនទូអ្នក​ត្រូវ​មានអង្គចងចាំ​​យ៉ាង​តិច ៣៨៤ មេកាបៃ
ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បន្ត​​​ផ្ទាល់​របស់​អ៊ូប៊ុនទូ​នេះ​ ។

ប្រព័ន្ធ​​ផ្ទាល់​​មិន​ទាមទារ​ទំហំ​​​មួយ​ចំនួន​លើ​​ថាស​រឹង​របស់​អ្នក​ឡើយ​​ ។​
ទោះ​បី​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ​
ភាគ​ថាស​ស្វប​លីនុច​ដែល​មាន​ស្រាប់​លើ​ថាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ប្រសិន​បើ​មាន​
។

ទស្សនា​ FAQ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​
ឯកសារ​នេះ​មាន​នៅ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​អ៊ូប៊ុនទូ​​ http://www.ubuntu.com/

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ជ្រើសរើស​អ៊ូប៊ុនទូ!

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F3វិធីសាស្ត្រ​ចាប់ផ្ដើមវិធីសាស្ត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ដែល​មាន ៖

សាកល្បង​អ៊ូប៊ុនទូ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ផ្លាស់ប្ដូរ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក
  ចាប់ផ្ដើម​ប្រព័ន្ធ​​ផ្ទាល់​ ។​ បើ​អ្នក​ចង់​​ អ្នក​អាច​ដំឡើង​វា​ពេល​ក្រោយ
  ដោយ​ប្រើ​​រូបតំណាង​ "ដំឡើង​​" ​លើ​ផ្ទៃតុ​ ។
ដំឡើង​អ៊ូប៊ុនទូ
  ចាប់ផ្ដើម​ការ​ដំឡើង​ ។
សាកល្បង​អង្គ​ចងចាំ
  ធ្វើ​ការ​សាកល្បង​អង្គ​ចងចាំ​ ។

("អ៊ូប៊ុនទូ​​" ​អាច​​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​ឈ្មោះ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ទា
ក់ទង​ផ្សេង​ទៀត​​ ។​ អត្ថបទ​ជំនួយ​នេះ​​ជា​ទូទៅ​ ។​)

ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ទាំងនេះ​មួយ​​
​ជម្រើស​វា​ពី​ម៉ឺនុយ​ដោយ​​គ្រាប់ចុច​ទស្សន៍ទ្រនិច ។​ ចុច​ F4
​ដើម្បី​ជ្រើស​ចាប់ផ្ដើម​ផ្លាស់ប្ដូរ​ និង​របៀប​​ដំឡើង​ ។​ ចុច​ F6
ដើម្បី​កែសម្រួល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ ។ ​ចុច​ F6 ម្ដងទៀត​
ដើម្បី​ជ្រើស​ពី​ម៉ឺនុយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​​ដែល​បាន​ប្រើ​​​ជា​ធម្មតា​ ។

លើកលែង​តែ​ជា​របៀប​វិធី​សាស្ត្រ​ជំនាញ
​​សារ​ចាប់ផ្ដើម​ខឺណែល​មិន​សំខាន់​ត្រូវ​បាន​​ហាមឃាត់ ។

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F4សង្គ្រោះ​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ខូចគ្មាន​របៀប​​សង្គ្រោះ​​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ថាស​នេះ​ទេ​ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ​​
នៅ​ពេល​ថាស​ផ្ដល់​​បរិស្ថាន​អ្នក​ប្រើ​ពេល​លេញ​​
​វា​អាច​ប្រើ​បន្ទាត់​ពាក្យ​បញ្ជា​​ និង​/​ឬ​
ឧបករណ៍​ក្រាហ្វិក​​ដែល​បាន​ផ្ដល់​​ ​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ខូច​​​
ហើយ​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​ ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ស្វែងរក​ ។
ឧបករណ៍​​​សំបូរ​បែប​មាន​​​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​
ដែល​អាច​បង្ក​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​​ខូច​ ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ ។

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F5ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​ - ទិដ្ឋភាព​ទូទៅលើ​ប្រព័ន្ធ​ខ្លះ​ អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដោយ​ចុច​ F6
តាម​លំដាប់​ប្រព័ន្ធ​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​ ។ឧទាហរណ៍​​ លីនុច​​​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ត្
រូវ​រក​ឃើញ​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ផ្នែក​រឹង​របស់​អ្នក​ទេ​​
ហើយ​អ្នក​​ចាំបាច់​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ នៅ​ទីតាំង​របស់​វា​
ឬ​ប្រភេទ​​របស់​​វា​ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​​​ទទួល​ស្គាល់​ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​​អ្វី​ដែល​​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ ចុច​ ៖

<F6F6>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ពិសេស
<F7F7>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ សម្រាប់​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ថាស​​នីមួយ​ៗ
<F8F8>   ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ស្គាល់​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ bootstrap

ម៉ូឌុល​​ខឺណែល​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​ថាមវន្ត​​ តាម​ប្រព័ន្ធ​​
bootstrap ​ហើយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​​ សម្រាប់​ម៉ូឌុល​​ទាំង​នេះ​​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្
ដល់​លើ​បន្ទាត់​ពាក្យ​បញ្ជា​ឡើយ​ ។

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F6ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​ - ផ្នែក​រឹង​នីមួយ​ៗអ្នក​អាច​ប្រើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ខាង​ក្រោម​​ដោយ​ចុច​ F6
បន្សំ​ជាមួយ​វិធីសាស្ត្រ​​ចាប់ផ្ដើម​ (ទស្សនា​​ <F3F3>)
។បើ​អ្នក​ប្រើ​ចំនួន​គោល​ដប់​ប្រាំមួយ​​ដែល​អ្នក​​មាន ដើម្បី​​​ប្រើ​បុព្វបទ​
0x (ឧ. 0x300) ។

ផ្នែក​រឹង                              ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ត្រូវ​បញ្ជាក់

IBM PS/1 or ValuePoint (ថាស IDE ​)     hd=cylinders,heads,ភាគ
IBM ThinkPads មួយ​ចំនួន                floppy.floppy=thinkpad
ការ​ពារ​តំបន់​ច្រក I/O                 reserve=iobase,extent[,...]
បញ្ហា​ទិដ្ឋភាព​អេក្រង់​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ
                                       vga=771
បង្ខំ​ប្រើ​កម្មវិធី​បញ្ជា​របស់​​ IDE   all_generic_ide=1

workarounds (បណ្ដោះអាសន្ន​) អាច​ជាប់​សោ​ ឬ​បរាជ័យ​ផ្នែក​រឹង​​ផ្សេង​ទៀត​ ៖

បិទ​​ buggy APIC ផ្អាក routing         noapic nolapic
បិទ ACPI (តាម​ភាគ​​)                   acpi=noirq ឬ acpi=off
បិទ​​ USB                              nousb
បោះ​ឆ្នោត​សម្រាប់​ផ្អាក                irqpoll

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F7ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​​ - ​ដ្រាយ​ថាស​នីមួយ​ៗអ្នក​អាច​ប្រើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ខាង​ក្រោម​​ដោយ​ចុច​ F6
បន្សំ​ជាមួយ​វិធីសាស្ត្រ​​ចាប់ផ្ដើម​ (ទស្សនា​​ <F3F3>) ។

ផ្នែក​រឹង                    ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ត្រូវ​បញ្ជាក់

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,តភ្ជាប់​ឡើង​វិញ​​]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (បើក បើ​មិន​មែន​សូន្យ​​)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
ម៉ាស៊ីន​​ DELL               aic7xxx.aic7xxx=no_probe

បញ្ជី​នេះ​មិន​ពេញ​លេញ​​ ទស្សនា​បន្ថែម​​​ឯកសារ​ kernel-parameters.txt
​របស់​ខឺណែល ។

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F8ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ពិសេស​ - ប្រព័ន្ធ​ដំឡើងអ្នក​អាច​ប្រើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្ដើម​ខាង​ក្រោម​​ដោយ​ចុច​ F6
បន្សំ​ជាមួយ​វិធីសាស្ត្រ​​ចាប់ផ្ដើម​ (ទស្សនា​​ <F3F3>)
។ដំណើរ​ការ​ប្រព័ន្ធ​ bootstrap ​របៀប​វត្ថុ​បញ្ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទាំងនេះ ។

លទ្ធផល                                  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

បិទ​ ACPI ​សម្រាប់​​ផ្គូផ្គង​ PCI
(ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ និង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ HP
​មួយ​ចំនួន​)                            pci=noacpi
ប្រើ​ tty អក្សរ​សម្រាប់​អ្នក​ពិការភ្នែក brltty=កម្មវិធី​បញ្ជា,ឧបករណ៍,តារាង​អត្ថបទ​​

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F9មាន​ជំនួយបើ​អ្នក​មិន​អាច​ចាប់ផ្ដើម​អ៊ូប៊ុនទូ​ កុំ​អស់​សង្ឃឹម ! មាន​ក្រុម​អ៊ូប៊ុនទូ​​
សម្រាប់​ជួយ​អ្នក​ហើយ​ ! ជា​ពិសេស​
យើង​ចាប់អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ស្ដាប់​អំពី​​បញ្ហា​ចាប់​ផ្ដើម​​
​ពី​ព្រោះ​ជា​ទូទៅ​ ពួកគេ​មិន​រីករាយ​ជាមួយ​​មនុស្ស​ តែម្នាក់​ឡើយ​​
។យើង​បាន​ស្ដាប់​អំពី​បញ្ហា​របស់​អ្នក​ហើយ​ ហើយ​​អាច​ចែក​ចាយ​យ៉ាង​រហ័ស​
​យើង​ចង់​ស្ដាប់​អំពី​​​​បញ្ហា​ ​ធ្វើ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វា​​ជា​មួយ​អ្នក​ អ្នក​ប្រ
ើ​បន្ត​​បន្ទាប់​ដែល​​មាន​បញ្ហា​​នេះ​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ពី​បទពិសោធន៍​របស់​
អ្នក​ !

ទស្សនា​ FAQ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​
ឯកសារ​នេះ​មាន​នៅ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​អ៊ូប៊ុនទូ​​ http://www.ubuntu.com/

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។F10រក្សាសិទ្ធិ​ និង​ធានាអ៊ូប៊ុនទូ​ រក្សាសិទ្ធិ​ឆ្នាំ​ 2004-2010 ដោយ​ Canonical Ltd.
ចូល​រួម​ដំណើរការ​ដោយ អ្នក​ចែកចាយ និង​​អ្នកនិពន្ធ​ដើម​ផ្សេង​ទៀត​ជា​ច្រើន​ ។

ប្រព័ន្ធ​អ៊ូប៊ុនទូ​ចែក​ចាយ​ឡើង​វិញ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។ក្រោយ​ពេល​ចាប់ផ្ដើម​​
ការ​កំណត់​ចែកចាយ​ ​សម្រាប់​កញ្ចប់​នីមួយ​ៗ​​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​ក្នុង​ឯកសារ​​
/usr/share/doc/​ឈ្មោះ​កញ្ចប់​​/​​រក្សា​សិទ្ធិ ។

អ៊ូប៊ុនទូ ​ប្រាកដ​ជា​គ្មាន​ការ​ធានា​
ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​វិសាលភាព​​ច្បាប់​ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ ។

ប្រព័ន្ធ​នេះ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ដេបៀន​ ។ ​ទស្សនា​​ http://www.debian.org/
ព័ត៌មាន​ និង​សេចក្ដី​លម្អិត​បន្ថែម​លើ​គម្រោង​ដេបៀន​ ។

ចុច​​ F1 សម្រាប់​លិបិក្រម​ជំនួយ​​ ឬ​គេច (Escape) ដើម្បី​ចេញ​ជំនួយ​​ ។
