F1Ubuntuへようこそ！Ubuntu 16.04 の Live システムです。20200806.29
にビルドされました。

ヘルプインデックス

キー     トピック

<F1F1>   ヘルプの目次 (このページ)
<F2F2>   Ubuntuを実行するための必要条件
<F3F3>   このシステムでの特別な方式のブート方法
<F4F4>   付加的なブート方法(壊れたシステムのレスキュー)
<F5F5>   特別なブートパラメータの概要
<F6F6>   特殊なマシン向けの特別なブートパラメータ
<F7F7>   特殊なディスクコントローラ向けの特別なブートパラメータ
<F8F8>   ブートストラップシステムのための特別なブートパラメータ
<F9F9>   助けてもらうには
<F10F10>  著作権と保証

詳細はF2からF10を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F2Ubuntuをインストールするための必要条件Ubuntuライブシステムを使うには、384メガバイト以上のRAMが必要です。

ライブシステムはハードディスクに領域を必要としません。ただし、もしディスク上にLinux用のスワップパーティションがあれば使用されます。

より詳しい情報はFAQを参照してください。このドキュメントは、Ubuntuのウェブサイト(http://www.ubuntu.com/)で参照できま
す。

Ubuntuを選んでいただき、ありがとうございます！

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F3ブートメソッド利用可能なブートメソッド:

コンピュータに変更を加ないでUbuntuを使ってみる
  ライブシステムを起動します。起動後、デスクトップ上の「インストール」アイコンを使ってインストールすることもできます。
Ubuntuのインストール
  インストールの開始
メモリのテスト
  メモリのテストを実行します。

（"Ubuntu"は他の関連するオペレーティングシステムの名前に置き換えられるべきです。このヘルプは凡例です。）

これらの起動方法のうちひとつを使うには、カーソルキーでメニューから選んでください。F4を押すと、別の起動およびインストールモードを選択できます。F6を押
すと、起動パラメータを編集できます。さらにもう一度F6を押すと、よく使われる起動パラメータをメニューから選択できます。

エキスパートモードを除き、クリティカルでないカーネルの起動メッセージは表示されません。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F4レスキューモードこのディスクには修復専用モードは含まれていません。しかしこのディスクは完全なユーザー環境を提供しますので、コマンドラインやグラフィカルなツールで壊れたシ
ステムを修復することは可能ですし、ウェブ･ブラウザを用いてヘルプを探すことも出来ます。ブートの失敗を引き起こす可能性のある問題の多くはオンラインで幅広い
アドバイスを得ることが出来るでしょう。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F5特別なブートパラメータ - 概要ごく一部のシステムでは、正常に起動するためにF6を押してパラメータを記入する必要があります。たとえば、Linuxがハードウェアを自動認識できない場合、そ
の場所や種類を明確に記入することが必要になる場合があります。

利用可能なブートパラメータについての詳しい情報を参照するには、以下のキーを押して下さい。

<F6F6>   特殊なマシン向けのブートパラメータ
<F7F7>   さまざまなディスクコントローラのためのブートパラメータ
<F8F8>   ブートストラップシステムによって使われるブートパラメータ

多くのカーネルモジュールはブートストラップシステムによって動的にロードされます。コマンドラインでそれらのモジュールにパラメータを与えることはできません。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F6特別なブートパラメータ - さまざまなハードウェアF6を押して、各起動方法に以下の起動パラメータを組み合わせることができます(<F3F3>参照)。16進数で入力する場合は、0xを前につける必要があ
ります(0x300のように)。

ハードウェア                                 入力するパラメータ

IBM PS/1 or ValuePoint (IDE disk)      hd=cylinders,heads,sectors
一部のIBM ThinkPad                        floppy.floppy=thinkpad
I/Oポート範囲の保護                            reserve=iobase,extent[,...]
表示に問題があるラップトップ：                        vga=771
強制的に標準IDEドライバを使う                       all_generic_ide=1

ロックアップまたは他のハードウェアの障害に対する可能な(一時的な)次善策:

バグのあるAPIC割り込みルーチンを無効化                  noapic nolapic
（部分的に）ACPIを無効にする                       acpi=noirqまたはacpi=off
USBを無効にする                              nousb
割り込みを待つ                                irqpoll

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F7特別なブートパラメータ - さまざまなディスクドライブF6を押して、各起動方法に以下の起動パラメータを組み合わせることができます(<F3F3>参照)。

ハードウェア                       入力するパラメータ

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (enabled if non-zero)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
一部のDELL製マシン                  aic7xxx.aic7xxx=no_probe

このリストは完全ではありません。詳しくはカーネルに付属のkernel-parameters.txtを参照してください。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F8特別なブートパラメータ - インストールシステムF6を押して、各起動方法に以下の起動パラメータを組み合わせることができます(<F3F3>参照)。これらのパラメータは、ブートストラップシステムがど
のように動作するかをコントロールします。

効果                                      パラメータ

PCIマップにACPIを使用しない (一部のHPサーバやVIAベースのマシンに有用)
                                        pci=noacpi
点字端末を使う                                 brltty=driver,device,texttable

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F9助けてもらうにはもしUbuntuが起動しなくても、がっかりしないでください！Ubuntuチームがあなたを手助けします！私たちは、起動時に起きた問題についてお聞きしたいと
思っています。なぜなら、通常それらの問題は一人だけに起こるものではないからです。私たちは、あなたが出くわした問題について既に聞いたことがあれば、すぐ
に解決方法を提供することができます。そうでなければ一緒に解決方法を探したいと考えています。そうすれば、次に同じ問題に出くわしたユーザは、あなたのおかげで
すぐに解決方法を知ることができます。

より詳しい情報はFAQを参照してください。このドキュメントは、Ubuntuのウェブサイト(http://www.ubuntu.com/)で参照できま
す。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。F10著作権と保証Ubuntu is Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., and incorporates the work
of many other original authors and contributors.

Ubuntuシステムは自由に再配布することができます。起動後、それぞれのパッケージの正確な配布条件を
usr/share/doc/packagename/copyright ファイルで読むことができます。

Ubuntuは、適用法の範囲内において全くの無保証で提供されます。

このシステムはDebianがベースになっています。詳細とDebianプロジェクトについては、http://www.debian.org/
を参照してください。

ヘルプインデックスを表示するにはF1を押してください。Escapeを押すとヘルプを閉じます。
