F1Vítejte v Ubuntu!Toto je live verze systému Ubuntu 12.04,
sestavená dne 20140807.1.

Obsah nápovědy

KLÍČ   TÉMA

<F1F1>   Tato stránka, obsah nápovědy.
<F2F2>   Předpoklady pro spuštění Ubuntu.
<F3F3>   Metody zavádění pro speciální způsoby užívání systému.
<F4F4>   Doplňkové metody zavádění; záchrana a poškozený systém.
<F5F5>   Speciální parametry zavádění, přehled
<F6F6>   Speciální parametry zavádění pro speciální stroje.
<F7F7>   Speciální parametry zavádění pro vybrané řadiče disků.
<F8F8>   Speciální bootovací parametry pro zavaděč.
<F9F9>   Jak získat nápovědu.
<F10F10>  Autorská práva a záruky.

Stiskněte F2 až F10 pro detaily nebo Esc pro ukončení nápovědy.F2PŘEDPOKLADY PRO INSTALACI UBUNTUMusíte mít minimálně 384 MB RAM na používání Ubuntu live systému.

Live systém nevyžaduje žádné místo na vašem pevném disku. Nicméně pokud na
něm existuje odkládací linuxový oddíl, tak bude použit.

Přečtěte si FAQ pro více informací; tento dokument je k dispozici na
oficiálních stránkách Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Děkujeme, že jste si vybrali Ubuntu!

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F3METODY ZAVÁDĚNÍDostupné metody zavádění:

Vyzkoušet Ubuntu bez jakýkoliv změn na vašem počítači
  Spustit živý systém. Když si budete přát, můžete instalovat později
  použitím ikony "Nainstalovat" na vaší pracovní ploše.
Nainstalovat Ubuntu
  Start instalace
Kontrola paměti
  Provede kontrolu paměti.

(Název "Ubuntu" může být nahrazen názvem jiného spřízněného operačního
systému. Toto je obecná nápověda.)

Pomocí šipek na klávesnici vyberte některou z metod zavedení systému.
Zmáčkněte F4 pro volbu alternativních startovních a instalačních módů.
Zmáčkněte F6 pro editaci parametrů zavaděče. Zmáčkněte znova F6 pro výběr z
nabídky běžně používaných parametrů.

S výjimkou expertního režimu, zprávy zavaděče jádra s nižší důležitostí jsou
potlačovány.

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F4OPRAVUJI POŠKOZENÝ SYSTÉMNa disku není žádný vyhrazený mód pro obnovu. Nicméně disk obsahuje
kompletní uživatelské prostředí, tudíž je možné použít příkazovou řádku nebo
grafické nástroje určené k záchraně poškozeného systému s využitím webového
prohlížeče jako zdroje nápovědy. Rozsáhlé poradenství je k dispozici online
pro většinu případů problémů, které mohou způsobit, že váš systém odmítne
správně nastartovat.

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F5SPECIÁLNÍ ZAVÁDĚCÍ PARAMETRY - PŘEHLEDV několika málo systémech bude potřeba upřesnit parametr zmáčknutím F6 pro
zavedení systému. Například Linux nemusí být schopen sám nalézt váš hardware
a vy budete potřebovat upřesnit umístění nebo typ hardwaru pro správné
rozpoznání.

Pro více informací o dostupných zaváděcích parametrech stiskněte:

<F6F6>   zaváděcí parametry pro speciální zařízení
<F7F7>   zaváděcí parametry pro různé diskové řadiče
<F8F8>   parametry zavaděče rozpoznané zaváděcím systémem

Mnoho jaderných modulů je načteno dynamicky při instalaci zavaděčem systému
a parametry pro tyto moduly nemohou být zadány skrze příkazovou řádku.

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F6SPECIÁLNÍ ZAVÁDĚCÍ PARAMETRY - RŮZNÝ HARDWAREMůžete použít následující parametry zavaděče zmáčknutím F6 v kombinaci s
metodou zavádění (Více <F3F3>). Pokud používáte čísla v 16-kové soustavě,
musíme před číslem použít 0x (např. 0x300)

HARDWARE                               PARAMETR K URČENÍ

IBM PS/1 nebo ValuePoint (IDE disk)    hd=cylindrů,hlav,sektorů
Některé IBM ThinkPads                  floppy.floppy=thinkpad
Chráněné oblasti portů I/O             reserve=iobase,extent[,...]
Přenosné počítače s problémovými obrazovkami
                                       vga=771
Vynutit užití obecného IDE ovladače.   all_generic_ide=1

Možná (dočasná) řešení selhání hardwaru:

vypnout chybové APIC směrování přerušení
                                       noapic nolapic
zakázat ACPI (částečně)                acpi=noirq nebo acpi=off
Zakázat USB                            nousb
poll pro přerušení                     irqpoll

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F7SPECIÁLNÍ ZAVÁDĚCÍ PARAMETRY - RŮZNÉ DISKOVÉ JEDNOTKYMůžete použít následující parametry zavaděče zmáčknutím F6 v kombinaci s
metodou zavádění (Více <F3F3>).

HARDWARE                     PARAMETR K URČENÍ

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (zapnut pokud nenulový)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Některé stroje firmy DELL    aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Tento seznam je neúplný, pro více informací zhlédněte soubor kernel-
parameters.txt.

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F8SPECIÁLNÍ ZAVÁDĚCÍ PARAMETRY - INSTALAČNÍ SYSTÉMMůžete použít následující parametry zavaděče zmáčknutím F6 v kombinaci s
metodou zavádění (Více <F3F3>). Tyto parametry určují, jak bude zavaděč
pracovat.

VÝSLEDEK                                PARAMETR

Zakázat ACPI pro PCI sběrnice (vhodné pro některé servery HP a zařízení
založené na Via)                        pci=noacpi
Použít Braillův řádek                   brltty=ovladač,zařízení,textová
tabulka

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F9ZÍSKÁNÍ NÁPOVĚDYPokud nemůžete nastartovat Ubuntu, nezoufejte! Ubuntu tým je připraven vám
pomoci! Zvláště důležité jsou pro nás hlášení o problémech se spouštěním
systému, protože se ve většině případů nestávají pouze jedné osobě. Už
jsme buď slyšeli o vašem problému a můžeme ho rychle opravit, nebo bychom
jej rádi nalezli a pracovali s vámi na tom, aby další uživatel, který stane
před tímtéž problémem, mohl využít vaše zkušenosti!

Přečtěte si FAQ pro více informací; tento dokument je k dispozici na
oficiálních stránkách Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.F10AUTORSKÁ PRÁVA A ZÁRUKYUbuntu - Copyright (C) 2004/2010 Canonical Ltd. - zahrnuje práci mnoha
dalších původních autorů a přispěvatelů.

Ubuntu je volně šiřitelný systém. Po spuštění jsou přesné distribuční
podmínky každého balíku k nalezení v souboru
/usr/share/doc/jméno_balíku/copyright.

Ubuntu neposkytuje ŽÁDNÉ ZÁRUKY, a to v rozsahu povoleném rozhodným
právem.

Tento systém je založen distribuci Debian. Navštivte
http://www.debian.org/ pro více informací o projektu Debian.

Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.
