F1Добродошли у Ubuntu!Ово је пробни систем за Ubuntu
18.04.Саграђен је 20180725.2.

САДРЖАЈ ПОМОЋИ

КЉУЧ   ТЕМА

<F1F1>   Ова страница, садржај помоћи.
<F2F2>   Предуслови за рад Ubuntu.
<F3F3>   Методи покретања за посебне начине коришћења овог система
<F4F4>   Додатни методи покретања; спашавање оштећеног система.
<F5F5>   Посебни параметри покретања, преглед.
<F6F6>   Посебни параметри покретања за специјалне машине.
<F7F7>   Посебни параметри покретања за одабране контролере диска.
<F8F8>   Посебни параметри покретања за подизање система.
<F9F9>   Како наћи помоћ.
<F10F10>  Ауторска права и гаранције.

Притисните „F2“ кроз „F10“ за детаље или „ESC“ за излазак из помоћи.F2ПОТРЕБНО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ УБУНТУ-аМорате имати најмање 384 мегабајта РАМ-а да бисте користили овај Убунту
пробни систем.

Пробни систем не захтева простор на чврстом диску. Ипак, биће коришћена
постојећа Линукс своп партиција на диску ако је доступна.

Погледајте „Често постављана питања“ за више информација; овај документ је
доступан на Убунту веб сајту: http://www.ubuntu.com/

Хвала Вам што сте изабрали Убунту!

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F3МЕТОДИ ПОКРЕТАЊАДоступни методи покретања:

Пробајте Убунту без икаквих промена на Вашем рачунару
  Покрените пробни систем. Ако желите, можете га инсталирати касније
  користећи иконицу „Инсталирај“ на радној површини.
Инсталирајте Убунту
  Покрените инсталацију.
Тестирајте меморију
  Извршите тест меморије.

(„Убунту“ може бити замењено неким другим сродним именима оперативног
система. Овај помоћни текст је уопштен.)

Да бисте користили један од ових метода покретања, изаберите га из менија
користећи тастере курсора. Притисните „F4“ да изаберете алтернативни метод
покретања и инсталације. Притисните „F6“ да поставите параметр покретања.
Притисните „F6“ још једном да изаберете из менија најчешће коришћених
параметара покретања.

Осим у експерт режиму, некритичне поруке кернела при покретање су потиснуте.

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F4СПАШАВАЊЕ ОШТЕЋЕНОГ СИСТЕМАНа овом диску нема посвећеног режима спашавања. Међутим, пошто диск нуди
комплетно корисничко окружење, могуће је користити конзолу и/или обезбеђене
графичке алате за спашавање оштећеног система и користити веб претраживач за
тражење помоћи. Обиман савет је доступан на интернету за већину проблема
који могу довести до тога да се Ваш нормалан систем не покрене исправно.

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F5ПОСЕБНИ ПАРАМЕТРИ ПОКРЕТАЊА — ПРЕГЛЕДНа неколико система, можда ћете морати да одредите параметар притиском на
„F6“ да бисте покренули систем. На пример, Линукс можда неће бити у
могућности да аутоматски препозна Ваш хардвер и Ви ћете можда морати јасно
да одредите његову локацију или тип да би био препознат.

За више информација о томе које параметре покретања можете да користите,
притисните:

<F6F6>   параметри покретања за посебне машине
<F7F7>   параметри покретања за разне контролере диска
<F8F8>   параметри покретања разумљиви иницијалном систему

Многи модули кернела су учитани динамички од стране иницијалног покретача
система и параметри за те модуле не могу бити дати у командној линији.

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F6ПОСЕБНИ ПАРАМЕТРИ ПОКРЕТАЊА — РАЗНИ ХАРДВЕРМожете користити следеће параметре притиском на „F6“ у комбинацији са
методима покретања (погледајте <F3F3>). Ако користите хексадецималне
бројеве морате да користите 0x префикс (нпр. 0x300)

ХАРДВЕР                                ПАРАМЕТАР ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ

ИБМ ПС/1 или „ValuePoint“ (ИДЕ диск)   хд=цилиндара,глава,сектора
Неки ИБМ ТинкПад модели                floppy.floppy=thinkpad
Заштити У/И области порта              reserve=iobase,extent[,...]
Преносни рачунари са проблемима екрана vga=771
Форсирај употребу генеричких ИДЕ драјвера
                                       all_generic_ide=1

Могућа (привремена) решења за закључавања и остале хардверске кварове:

онемогућити „APIC“ прекид усмеравања   noapic nolapic
(делимично) онемогући „ACPI“           acpi=noirq или acpi=off
онемогући „USB“                        nousb
пропитивање за прекидима               irqpoll

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F7ПОСЕБНИ ПАРАМЕТРИ ПОКРЕТАЊА — РАЗНИ ДИСК ЧИТАЧИМожете користити следеће параметре притиском на „F6“ у комбинацији са
методима покретања (погледајте <F3F3>).

ХАРДВЕР                      ПАРАМЕТАР ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ

Адаптек 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Адаптек 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Адаптек 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (омогућено ако није 0)
BusLogic SCSI домаћини       BusLogic.BusLogic=iobase
Одређене ДЕЛ машине          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Ова листа није потпуна, погледајте „kernel-parameters.txt“ датотеку за нешто
више.

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F8ПОСЕБНИ ПАРАМЕТРИ ПОКРЕТАЊА — ИНСТАЛАЦИОНИ СИСТЕММожете користити следеће параметре притиском на „F6“ у комбинацији са
методима покретања (погледајте <F3F3>). Ови параметри контролишу како
ради подизање система.

РЕЗУЛТАТ                                ПАРАМЕТАР

Онемогући „ACPI“ за „PCI“ мапе (погодно за неке „HP“ сервере и „Via“ машине)
                                        pci=noacpi
Користи Брејев „tty“                    brltty=driver,device,texttable

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F9ДОБИЈАЊЕ ПОМОЋИАко не можете да покренете Убунту, не очајавајте! Убунту тим је спреман да
Вам помогне! Посебно смо заинтересовани да чујемо о проблемима покретања,
јер се они углавном не дешавају само једној особи. Или смо већ чули о
Вашем проблему и можемо омогућити брзо решавање или желимо да чујемо о томе
и да радимо на њему са Вама, тако да ће следећи корисник који буде наишао на
исти проблем имати користи од Вашег искуства.

Погледајте „Често постављана питања“ за више информација; овај документ је
доступан на Убунту веб сајту: http://www.ubuntu.com/

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.F10АУТОРСКА ПРАВА И ГАРАНЦИЈЕУбунту ауторска права 2004-2010 задржава Каноникал Д.о.о. и обухвата рад
многих других оригиналних аутора и сарадника.

Убунту систем можете слободно размењивати. Након покретања, тачни
дистрибуциони термини за сваки пакет су описани у одговарајућој датотеци
„/usr/share/doc/име пакета/copyright“.

Убунту долази БЕЗ ИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ, у мери дозвољеној важећим законом.

Овај систем је заснован на Дебијану. За више детаља и информација о Дебијан
пројекту погледајте: http://www.debian.org/.

Притисните „F1“ за садржај помоћи или „ESC“ за излазак из помоћи.
